Front Panel

1034 interval samples channel

6 0 0

01 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

5 0- 0- 0- 0- 0- 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 01500

02 5 0

7 5 0

1000

1250

5 001 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 06 0 0

5 001 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 01000

02 0 0

8 0 0

5 001 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 01500

5 001 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 01 0024681030

2 5 0

55.53

Elapsed Time(minutes)

19999

Iteration

20000

01010101Tube #

Tube #

V=V=V=V=V=V=V=V=- 9 5 0 la7197- 9 0 0 la7204- 9 0 0 la5398- 1 0 5 0 la7234- 1 1 0 0 la5466- 1 0 5 0 la7258- 1 0 5 0 la7229- 1 1 0 0 la7176

TITLE:set_8

N45N6N7N01234678