Front Panel

1 0Starting Voltage(mV)

3 5 0

Ending Voltage(mV)

2 0Step Size(mV)3 5 2

Current Threshold

5Iterations ateach Voltage

1 5N1IntegrationTime (sec)

1.0E+8

1.0E-2

1.0E+0

1.0E+2

1.0E+4

1.0E+6

1000.0

10.0

100.0

7 / 1 0 / 9 7

Dater s

ObserverSet_12

TITLE

Tube #

0Channel

1Channel

2Channel

3Channel

4Channel

5Channel

6Channel

8Channella5441la7209la7187la7237la5448la7247la7250la7218

Comments:

Disc (-mV)

Disc (-mV)- 1 1 0 0

V=- 1 1 0 0

V=- 1 0 5 0 V=